Jakiś czas temu wpadłam w błędne koło ważenia się ...

Jakiś czas temu wpadłam w błędne koło ważenia się wieczorem i rano. Na początku czułam, że mam tam jakaś kontrolę ale ta wyższa waga wieczorem i niepewność czy do rana zejdzie coś strasznie zaczęła mnie dołować i nie szybko ale odzwyczailam się od tego ważenia wieczorem. Zaraz pewnie pojawi się ta "4":)) czasem waga kilka dni potrafi się nie zmieniać a nagle zalicza się spory spadek po tej stagnacji